nl	Too many failed login attempts, please try again later.
nl	Te veel onjuiste inlogpogingen, probeer het later nogmaals.

nl	Invalid or expired login link.
nl	Ongeldige of verlopen inloglink.

nl	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
nl	Te veel onjuiste inlogpogingen, probeer het opnieuw over %minutes% minuut.

nl	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
nl	Te veel onjuiste inlogpogingen, probeer het opnieuw over %minutes% minuten.