nl	Too many failed login attempts, please try again later.
fr	Plusieurs tentatives de connexion ont échoué, veuillez réessayer plus tard.

nl	Invalid or expired login link.
fr	Lien de connexion invalide ou expiré.

nl	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
fr	Plusieurs tentatives de connexion ont échoué, veuillez réessayer dans %minutes% minute.

nl	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
fr	Trop de tentatives de connexion échouées, veuillez réessayer dans %minutes% minutes.